+=========================  FreeBSD 설치하기 =========================+
|                                                                     |
| 차례:                                                               |
|                                                                     |
| 0.0     빨리 시작하기                                               |
|         0.1     CDROM이나 인터넷에서 FreeBSD를 설치하기             |
|                                                                     |
| 1.0     여러 방법으로 설치하기 위한 자세한 사항                     |
|         1.1     네트워크을 통해 CDROM에서 설치하기                  |
|         1.2     플로피에서 설치하기                                 |
|         1.3     DOS파티션에서 설치하기                              |
|         1.4     QIC/SCSI 테이프에서 설치하기                        |
|         1.5     NFS나 FTP를 사용하여 네트웍을 통해 설치하기         |
|                 1.5.1   NFS 설치 팁                                 |
|                 1.5.2   FTP 설치 팁                                 |
|                                                                     |
| 2.0     DOS 사용자를 위한 Q&A                                       |
|         2.1     FreeBSD를 위한 공간을 어떻게 만들죠?                |
|         2.2     FreeBSD에서 압축된 파일시스템을 쓸 수 있나요?       |
|         2.3     DOS확장 파티션을 쓸 수 있나요?                      |
|         2.4     FreeBSD에서 DOS 실행파일을 실행할 수 있나요?        |
|                                                                     |
+=====================================================================+

원저자:        	Jordan K. Hubbard
최종수정 시각:  Tue Mar 24 00:56:14 PST 1998


0.0     빨리 시작하기
---	-------------

이 매뉴얼은 FreeBSD를 여러분의 컴퓨터에 새로이 설치하는 과정에 대한
것입니다. 이전 FreeBSD 릴리즈에서 업그레이드한다면, 업그레이드에 대한
중요한 정보를 UPGRADE.TXT에서 읽어보세요. FreeBSD를 위해 PC 하드웨어를
설정하는데 익숙지 않다면, HARDWARE.TXT파일도 읽어보아야 합니다 - 이
문서에는 어려움을 덜어줄 중요한 정보가 들어 있습니다.

FreeBSD를 처음 접해본다면 부트 플로피의 문서 메뉴에 있는 *모든* 문서를
읽어보아야 합니다. 읽을 것이 많아 보이겠지만, 지금 문서들을 읽어보는데
들인 시간은 여러분이 준비가 잘 되도록 하므로 앞으로 많은 시간을 보상해
줄 것입니다. 또한 나중에 어려움을 겪게 될 때 사용할 수 있는 정보가
어떤 것인지 알게 됩니다. 일단 시스템이 설치되면, 이 메뉴를 다시
방문해서 웹 브라우저를 사용하여 설치된 FreeBSD에 대한 FAQ(자주 나오는
질문)과 핸드북 HTML 문서 세트를 읽어볼 수 있습니다. 브라우저를
사용하여 인터넷에 연결되어 있다면 네트워크에 있는 다른 웹
사이트(http://www.freebsd.org와 같은)를 방문할 수도 있습니다. 여러분이
사용할 수 있는 각종 자원에 대한 정보를 더 얻으려면 ABOUT.TXT를 읽어 보세요.

미리 잘 계획한 것이라도 실패할 수 있으므로, 어려움을 겪는다면 귀중한
문제 해결 정보에 대한 내용인 TROUBLE.TXT를 읽어 보세요.

*권리 포기*: FreeBSD는 실수로 자료를 잃지 않도록 최선을 다하고 있지만,
설치 과정에서 *여러분 디스크를 완전히 날려버릴 수 있는* 가능성은
여전히 존재합니다! 중요한 자료를 먼저 적절히 백업하지 않았다면 최종
FreeBSD 설치 메뉴로 이동하지 마세요! 정말입니다!

FreeBSD는 동작하기 위해 386이나 이보다 좋은 프로세서(죄송하지만, 286
프로세서는 지원하지 않습니다), 설치하기 위해 5메가의 램과 실행하기
위해 4메가의 램을 필요로 합니다. 별도의 디스크나 기본 파티션(DOS식
용어로 하자면 확장 파티션이 아닙니다)에 적어도 80메가의 빈 공간이
있어야 합니다. FreeBSD를 설치하기 위해 기존 DOS 파티션을 줄이는 방법에
대해서는 아래를 보세요.


0.1     CDROM이나 인터넷에서 FreeBSD를 설치하기
---     ---------------------------------------

설치하기 가장 쉬운 방법은 CD에서 하는 것입니다. FreeBSD에서 지원하는
CDROM 드라이버와 Walnut Creek CDROM에서 나온 FreeBSD 설치 CD를 갖고
있다면, 세가지 설치 방법이 있습니다:

        1. 여러분의 시스템이 부팅 가능한 CDROM매체를 지원하고 (보통
           이 옵션은 콘트롤러의 설정 메뉴나 어떤 시스템에서는 PC BIOS
           에서 선택할 수 있습니다) 이를 가능하게 하였으면,
           FreeBSD 2.2.1과 그 이후의 CD는 "El Torrito" 부팅가능 CD
           표준을 지원합니다. 간단하게 시스템이 부팅할 때
           CDROM드라이브에 설치 CD를 넣어서 설치 과정을 시작하세요.

        2. DOS에서 CDROM 드라이브를 볼 수 있도록 해 주는 드라이버를
           갖고 있다면, 먼저 존재할지도 모를 보조 메모리 관리자를
           사용하지 않도록 하고, CDROM으로 디렉토리를 바꾸어(아래
           예에서는 E:\라고 가정합니다) 다음과 같이 입력합니다:
 
                E> install

           그러면 FreeBSD설치화면으로 직접 들어갑니다.

	   *주의*: MSHBIOS 등의 콘솔용 한글 프로그램를 사용하는 경우
           사용하지 않도록 해야 합니다.

           두가지 방법이 모두 실패하면, 3번으로 가세요.

        3. FreeBSD배포본의 floppies/boot.flp파일로 부트 플로피를 만듭니다.
           만약 CD 배포본을 갖고 있다면, 간단하게는 DOS에서
           ``makeflp.bat'' 스크립트를 실행하거나,
           floppies/README.TXT파일을 읽어 보아서 여러가지 운영체제에서
           부팅 가능한 플로피를 만드는 방법에 대해 알아보세요.
           그러면, 간단히 플로피에서 직접 부팅하여 설치를 시작할 수
           있습니다. 


CDROM을 갖고 있지 않으며 PPP, SLIP이나 전용선을 사용하여 네트워크에서
간단하게 설치하고 싶다면 다음 장소에서 <FreeBSD-릴리즈>/floppies/boot.flp
파일을 얻어옵니다:

         ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD

또는 여러 미러 사이트 중 하나에서도 얻을 수
있습니다(http://www.freebsd.org/handbook/mirrors.html). 이후에는 위의
과정 3을 따르세요. 다운로드 방는 경우 floppies/README.TXT에 들어있는
중요한 정보도 읽어보아야 합니다.

일단 부트 플로피를 만들었다면, FTP나 NFS로 설치하는데 필요한 팁을 얻기
위해 이 문서의 1.5절로 가세요.


1.0	여러 방법으로 설치하기 위한 자세한 사항
---	---------------------------------------

일단 설치 화면으로 오면, 여러 메뉴 프롬프트를 만날 수 있고, 여기에서
다른 곳으로 이동할 수 있습니다. 만약 이전에 FreeBSD설치를 해 본적이
없다면  처음의 "사용법"메뉴에서 읽을 수 있는 몇개의 문서와 문서
부메뉴에 있는 여러가지 문서를 읽는것을 권장합니다.

  *기억하세요* 어떤 화면에서 잘 모르겠거나 막힌다면, 그 F1을 눌러
  메뉴의 온라인 문서를 읽을 수 있습니다.

이전에 FreeBSD를 설치해 본 적이 없다면, 또는 해 본 적이 있어도
"초보자" 설치 모드를 가장 권장합니다. 이 모드는 설치 도중 중요한 모든
여러가지 점검 사항을 확인해 줍니다. FreeBSD 설치 과정에 아주 익숙하고
어떻게 하는지 정확하게 알고 있다면 속성이나 맞춤 설치 옵션을
사용하세요. 기존 시스템을 업그레이드한다면, 업그레이드 옵션을 사용하세요.

FreeBSD 설치 프로그램은 플로피, DOS, 테이프, CDROM, FTP. NFS, UFS
파티션을 설치 매체로 직접 사용할 수 있습니다. 각 매체에서 설치하는
방법에 대한 팁은 아래에 나와 있습니다.

1.1	네트워크를 통해 CDROM에서 설치하기
---	----------------------------------

여러분 컴퓨터의 CDROM드라이브에서 설치하기 바란다면 빨리 시작하기 절로
가세요. 시스템에 CDROM드라이브가 없고 네트워크로 연결할 수 있는 다른
시스템의 CDROM 드라이브에 FreeBSD 설치 CD를 넣어 사용하고 싶다면,
몇가지 방법이 있습니다:

1. 다른 FreeBSD 기계의 CDROM 드라이브에서 직접 FTP로 설치하게 하려면,
이것은 상당히 쉽습니다. 암호 파일에 다음 행을 추가하세요(vipw명령을
사용하여):

        ftp:*:99:99::0:0:FTP:/cdrom:/sbin/nologin

그러면 여러분의 네트워크에 있는 사람들은 매체 종류를 FTP를 선택하고
FTP 사이트 메뉴에서 "기타"를 선택한 후에 ``ftp://<CDROM 드라이브가
있는 기계>'' 이라고 입력하면 됩니다.

2. NFS를 사용하여 설치하고자 하는 기계에서 직접 CDROM을 사용하게
하고자 한다면, 먼저 /etc/exports 파일에 다음 항목을 추가하여야
합니다(CDROM 드라이브가 있는 기계의). 다음과 같습니다.

        /cdrom          -ro             ziggy.foo.com

이렇게 하면 "ziggy.foo.com"은 설치 도중 NFS를 통하여 직접 CDROM을
마운트할 수 있습니다. 물론 CDROM이 있는 기계는 반드시 NFS 서버로 설정해야
하며, 어떻게 하는 것인지 확신이 없다면 rc.conf(5)를 읽고 적절하게
설치해야만 NFS 설치가 아마도 최고의 선택이 될 것입니다. 이 부분이 잘
되면, 설치 도중 NFS설치의 경로로 다음을 입력할 수 있습니다:
<cdrom 있는 호스트>:/cdrom


1.2     플로피에서 설치하기
---	-------------------

지원하지 않는 하드웨어가 있다거나, 단지 좀 어려운 방법을 즐기기 위해서
꼭 플로피 디스크에서 설치해야 한다면, 설치를 위해 먼저 플로피 몇장을
준비해야 합니다.

일단, floppies/README.TXT에 설명되어 있는 대로 부트 플로피를 만듭니다.

두번째로, LAYOUT.TXT파일을 읽어 보시고 "배포 형식" 절을 특히 잘
보세요. 여기에서는 플로피에 어느 파일을 넣어야 하고 어느 파일은 넘어갈
수 있는지에 대해 설명합니다.

다음으로 적어도 bin(바이너리 배포본) 디렉토리에 있는 모든 파일만큼의
1.44MB플로피가 필요합니다. 만약 이 플로피를 DOS에서 준비하고 있다면,
이 플로피들은 반드시 MS-DOS의 FORMAT명령으로 포맷되어야 합니다. 만약
윈도우즈를 쓰고 있다면, 윈도우즈 파일 관리자의 포맷 명령을 쓰세요.

공장에서 포맷되어 나오는 플로피를 믿지 맙시다! 확인하기 위해 스스로
다시 포맷합시다. 이전에 잘 포맷되지 않은 매체를 사용하여 생긴
많은 문제가 있었습니다. 이것이 이 문제를 다시 언급하여 특별한 주의를
기울이도록 하는 이유입니다.

만약 다른 FreeBSD 머신에서 플로피를 만든다면, 각 플로피에
DOS파일시스템을 만들 필요는 없지만, 포맷을 하는 것이
좋습니다. 다음 순서로 `disklabel'과 `newfs'명령을 
사용하여 UFS파일시스템을 플로피에 만들 수 있습니다:

        fdformat -f 1440 fd0.1440
        disklabel -w -r fd0.1440 floppy3
        newfs -t 2 -u 18 -l 1 -i 65536 /dev/rfd0

일단 플로피를 DOS나 UFS로 포맷한 뒤, 파일들을 여기에 넣어야
합니다. 배포본 파일은 편리하게 나누어져 있어 각 조각들이 보통의
1.44MB플로피에 5개씩 들어가도록 되어 있습니다. 모든 플로피를 가져다
각각 하나의 플로피에 들어갈 만큼의 파일을 넣어서 여러분이 필요한 모든
배포본을 다 넣습니다. 각 배포본은 반드시 플로피의 해당하는
서브디렉토리에 들어가야 합니다. 예: a:\bin\bin.inf, a:\bin\bin.aa,
a:\bin\bin,ab, ...

*요주의*: bin.inf파일은 설치 프로그램이 읽고 나서 얼마나 더 많은
조각들이 배포본을 읽어서 합칠 때 필요한지를 알아내기 때문에, 첫번째
플로피에 들어가야 합니다. 배포본을 플로피에 넣을 때에는
<배포본 이름>.inf파일은 *반드시* 각 배포본 세트의 첫번째 플로피에
들어가야 합니다!

일단 설치의 매체 선택 화면에 와서 "플로피"를 선택하면 나머지를
넣으라는 메시지가 나오게 됩니다.


1.3     DOS파티션에서 설치하기
---	----------------------

MS-DOS파티션에서 설치하기 위한 준비로는 배포본의 파일들을
"FREEBSD"란 디렉토리에 복사하면 됩니다. 예를 들어, CDROM에서 복사한
파일을 가지고 DOS에서 FreeBSD의 최소 설치를 하려면, 다음과 같은 일을
하면 됩니다:

        C> MD C:\FREEBSD
        C> XCOPY /S E:\BIN C:\FREEBSD\BIN

공간이 있는 곳은 C:라고 하고, CD가 마운트된 곳은 E:라고 가정합니다.

DOS에서 설치하고 싶은 만큼의 `DISTS(배포본)'에 대해(공간이 있다면),
`C:\FREEBSD'디렉토리 아래에 각각을 복사합니다 - BIN배포본은 단지
최소 사양입니다.

*요주의*: 여러분이 정말 필요해서 위의 모든 것을 수동으로 했다고
해도, 이 모든 것은 이제 Robert Nordier의 "setup.exe"프로그램으로 쉽게
할 수 있습니다. 이 프로그램은 배포본을 선택할 수 있는 메뉴를 제공하고,
충분한 빈 공간이 있는지 확인하며 모든 것을 C:\FREEBSD밑으로 자동적으로
복사합니다.

일단 디렉토리를 복사하였거나 setup.exe를 수행하였으면 작업이 완료된
것입니다. 간단하게 DOS에서 install.bat 스크립트를 실행하여 설치를
시작할 수 있습니다(*주의*: 어떤 메모리 관리자는 잘 안될 수 있습니다 -
QEMM이나 EMM386을 수행하고 있다면 중지하세요). 또는 0.1절에서 설명한
대로 부트 플로피를 만들어도 됩니다.


1.4     QIC/SCSI 테이프에서 설치하기 전에
---	---------------------------------

테이프에서 설치할 때, 설치 프로그램은 파일들이 단순히 테이프 안에
tar로 들어가 있기를 바랍니다. 설치할 배포본의 모든 파일을 받았다면,
다음과 같은 명령을 사용하여 테이프에 풀어넣으세요.

        cd /배포본이/있는/디렉토리/
        tar cvf /dev/rwt0 (or /dev/rst0) dist1 .. dist2

설치를 하려 할 때에는, 반드시 만든 테이프의 모든 내용이 들어갈 만한
임시 디렉토리(위치는 고를 수 있습니다)에 충분한 공간이 있는지 확인해야
합니다. 테이프는 랜덤 억세스가 불가능하기 때문에, 이 설치방법은 약간의
임시 저장공간을 필요로 합니다. 테이프에 써 넣은 것들만큼의 임시공간이
필요하다는 것을 추측할 수 있을 것입니다.

*요주의*: 설치를 시작하려 할 때에, 부트 플로피로 부팅하기 전에
테이프는 드라이브에 있어야 합니다. 설치 프로그램은 드라이브를 찾아 볼
것이지만 테이프가 들어있지 않다면 찾지 못할 것입니다.

이제 섹션 0.1에서 설명한 대로 부트 플로피를 만들고 설치 과정을 진행합시다.


1.5     NFS나 FTP를 사용하여 네트웍을 통해 설치하기
---	-------------------------------------------

첫번째 절에서 설명한 대로 부트 플로피를 만든 뒤에, 세가지 방법을
사용하여 네트웍을 통해 설치에 필요한 나머지를 읽어들일 수 있습니다.

네트웍 설치는 3가지 종류가 있습니다:

        직렬포트:       SLIP / PPP
        병렬포트:       PLIP (``laplink''스타일 케이블을 사용해서)
        이더넷:         표준 이더넷 콘트롤러(일부 PCCARD 장치 포함)

직렬포트
--------

SLIP 지원은 약간 원시적이며, 기본적으로 두 컴퓨터를 연결하는 직렬
케이블과 같은 직접 연결된 링크로 제한됩니다. 이 링크는 반드시 직접
연결되어야 하는데, SLIP설치는 현재 전화 걸기 기능을 제공하지 않기
때문입니다. 만약 모뎀을 통해 전화를 걸어야 하거나 연결하기 전에 링크와
대화식 설정이 필요하다면, 대신에 PPP유틸리티를 사용할 것을 권장합니다.

만약 PPP를 사용한다면, 설치 과정 이전에 인터넷 서비스 제공자(ISP)의
IP주소와 DNS정보를 미리 알고 있어야 합니다. PPP가 동적 주소 할당을
지원해도 자신의 IP주소를 알아야 할 필요가 있고, 지원한다면 이에 대한
정보를 ISP에게서 직접 알 수 있을 것입니다.

또한, PPP전화걸기 프로그램이 아주 간단한 터미널 에뮬레이터를 제공하기
때문에, 여러분이 갖고 있는 종류의 모뎀으로 전화를 거는 여러가지
"AT명령"을 어떻게 써야 하는지 알아야 합니다.


병렬포트
--------

다른 FreeBSD(2.0R이나 나중 버전)이나 Linux머신을 직접 연결할 수
있다면, "laplink"스타일 병렬포트 케이블로 설치할 수 있다는 것을
생각할 수 있습니다. 병렬포트의 데이터 전송율은 직렬전송에서 보통
가능한 속도(50k/초 이상)보다 아주 빠르므로, 더 빠른 설치를 할 수
있습니다. 이 방법으로 점대점 병렬 케이블을 사용하여 설치할 때에는
"진짜" IP 주소를 사용해야 할 필요는 별로 없으며 링크의 반대편에는 RFC
1918 형식의 주소를 사용하기만 하면 됩니다(e.g. 10.0.0.1, 10.0.0.2
등등).

*요주의* PLIP의 상대방으로 FreeBSD가 아니라 Linux를 사용한다면,
TCP/IP설정 화면의 ``ifconfig를 위한 부가적인 옵션''란에 "link0"를 써야
합니다.


이더넷:
-------

FreeBSD는 대부분의 공통적인 PC 이더넷 카드를 지원하며, 지원하는 카드의
표(그리고 필요한 설정)는 FreeBSD 하드웨어 가이드(부트 플로피의 문서
메뉴나 CDROM의 최상위 디렉토리를 보세요)의 일부로 제공됩니다. 지원하는
PCMCIA 이더넷 카드 중 하나를 사용한다면, 랩탑의 전원을 올리기 _전에_
꼽아 두었는지 확인해야 합니다! 불행히도 FreeBSD는 아직 설치 도중
PCMCIA카드의 "아무때나 넣기(hot insertion)"기능은 지원하지 않습니다.

그리고, 여러분의 PC의 네트웍에서의 IP주소와 주소 클래스를 위한
넷마스크 값, 그리고 PC의 이름을 알아야 합니다. 여러분의 시스템
관리자가 네트웍 설정에 필요한 값들을 알고 있습니다. 만약 IP주소 말고
이름으로 다른 호스트들에게 알려지고 싶다면, 네임 서버의 이름과 함께
아마 게이트웨이의 주소도 알아야 할 것입니다(PPP를 사용한다면, 그것은
여러분의 ISP의 IP주소입니다).

위 질문에 대한 답을 알지 못한다면, 이런 방식의 설치를 하기 전에 먼저
시스템 관리자과 이야기를 해야 합니다. 진짜 네트웍 상에서 아무렇게나
지정한 IP주소나 넷마스크는 거의 모든 경우에 실패합니다.

일단 사용할 수 있는 네트웍 연결을 알았다면, 설치 과정은 NFS나 FTP로 넘어갑니다.


1.5.1   NFS 설치 팁
-----	-----------

        NFS설치는 거의 일방적입니다: 단지 필요한 FreeBSD배포본을 서버
        어딘가에 복사해 놓고 그곳으로 NFS미디어를 선택해 주면 됩니다.

        이 서버가 단지 "특권 있는 포트"억세스만을 지원한다면(일반적으로
        Sun이나 Linux워크스테이션에서 기본적인), 설치를 진행하기 전에 옵션
        메뉴에서 이 옵션을 지정할 필요가 있습니다.

        만일 아주 낮은 전송율의 질이 안좋은 이더넷 카드를 갖고 있다면,
        적절한 옵션 플래그를 바꾸어야 할 것입니다.

        NFS설치를 하기 위해서, 서버는 반드시 "서브디렉토리 마운트"를
        지원해야 합니다. 예를 들어, 여러분의 FreeBSD 2.2배포본 디렉토리가
        ziggy:/usr/archive/stuff/FreeBSD에 있다면, ziggy는 단지 /usr나
        /usr/archive/stuff가 아닌 /usr/archive/stuff/FreeBSD로 직접 마운트를
        하도록 해 주어야 합니다.

        FreeBSD의 /etc/exports파일에서 이것은 ``-alldirs''옵션에 의해
        제어됩니다. 다른 NFS서버는 약간 다른 형태를 가질 수 있습니다. 만일
        서버로부터 `Permisson Denied(권한 거부)'메시지를 받았다면 아마도 이
        옵션을 넣지 않았기 때문일 것입니다!


1.5.2   FTP 설치 팁
-----	-----------

        FTP 설치는 FreeBSD의 최신 버전을 갖고 있는 미러 사이트
        아무곳에서나 할 수 있습니다. 설치 도중 FTP사이트 메뉴에서는
        전세계의 거의 모든 곳에서 적당한 선택을 할 수 있도록 합니다.

        이 메뉴에 나와있지 않은 다른 FTP사이트에서 설치를 하거나, 네임
        서버를 적절하기 설정하는데 문제가 생긴다면, 그 메뉴의 ``다른곳''을
        선택해서 여러분이 알고 있는 URL을 지정할 수 있습니다. URL은 호스트
        이름일 수도 있고 IP주소일 수도 있으므로, 네임 서버가 없는 경우에도
        다음과 같은 방법은 통합니다:

                ftp://192.216.191.11/pub/FreeBSD/2.2-RELEASE

        여러분이 사용할 수 있는 두가지 FTP설치 모드가 있습니다:

           o FTP:

             모든 FTP전송에서 표준 "능동(active)"모드를 사용합니다. 이것은
             대부분의 방화벽(firewalls)을 통해서는 작동하지 않을 것이지만,
             수동 모드를 지원하지 않는 오래된 FTP서버들과는 아주 잘 될
             것입니다. 만약 수동 모드로 연결이 되지 않는다면, 이것을
             선택하세요!

           o 수동(passive) FTP:

             모든 FTP전송을 위해서, "수동"모드를 사용하세요. 이것은
             사용자가 임의의 포트 주소로 들어오는 연결을 허용하지 않는
             방화벽을 통과할 수 있도록 합니다.

        *주의*: 능동과 수동 모드는 대리자(proxy) FTP서버가 다른 포트에서
                연결을 기다리는 '대리자(proxy)'연결과 같지 않습니다!

        이런 경우에는 다음과 같이 URL을 지정할 수 있습니다:

                ftp://foo.bar.com:1234/pub/FreeBSD

        "1234"는 여러분의 대리 FTP서버의 포트번호입니다.




2.0     DOS 사용자를 위한 Q&A
---	---------------------

2.1     도와주세요! 하드에 공간이 없어요! 먼저 하드를 다 지워야 하나요?
---	---------------------------------------------------------------

만약 여러분의 PC가 이미 DOS를 운영하고 있고 FreeBSD 설치를 위한 남은
공간이 없거나 거의 없어도 아무것도 못하는 것은 아닙니다! FreeBSD
CDROM이나 다른 FreeBSD FTP사이트의 tools 서브디렉토리에서 제공하는
"FIPS" 유틸리티를 찾을 수 있을 것입니다. 이 프로그램은 아주 유용합니다.

FIPS는 존재하는 DOS파티션을 두개로 나누도록 하여, 원래 파티션을
보존하고 다른 빈 공간에 설치를 하도록 해 줍니다. 먼저 DOS파티션을 DOS
6.xx의 "DEFRAG"유틸리티나 노턴 디스크 유틸리티를 사용해서 "조각
모음(defrag)"을 해야 하고, 그리고 나서 FIPS를 실행합니다. 이
프로그램은 필요한 파티션 정보를 얻기 위해 몇가지 물어볼 것입니다. 다
되면, 다시 부팅해서 새 파티션에 FreeBSD를 설치할 수 있습니다. FIPS는
두번째 파티션을 첫번째의 "복제본"으로 만들며, 그래서 여러분은 실제로
이전에는 하나를 갖고 있던 것을 이제 두 개의 DOS기본 파티션을 가진
것으로 볼 수 있게 됩니다. 놀라지 마세요. 여러분은 남은 DOS기본
파티션을 지우기만 하면 됩니다(그 크기를 봐서 어느 쪽이 지울 것인지
확인하세요! :)

여러분이 원하는 설치 방법에 얼마나 많은 빈 공간이 필요한지 세어 보려면
배포본 메뉴를 보세요.


2.2     FreeBSD에서 압축된 파일시스템을 쓸 수 있나요?
---	---------------------------------------------

아닙니다. 여러분이 Stacker(tm)이나 DoubleSpace(tm)과 같은 그런
유틸리티를 쓰고 있다면, FreeBSD는 여러분이 압축하지 않고 남겨 놓은
부분만 쓸 수 있을 뿐입니다. 파일시스템의 나머지는 하나의 큰
파일(stacker나 doublespace가 만든 파일!)로 나타나게 됩니다. **이
파일을 지우지 마세요** 그러면 아마도 나중에 몹시 후회하게 될 겁니다!

여러분의 목적이 DOS와 FreeBSD간의 데이터 전송이라면, 아마도 다른
압축하지 않은 DOS기본 파티션을 만들고 이것을 쓰는 것이 더 좋을 것입니다.


2.3     DOS확장 파티션을 쓸 수 있나요?
---	------------------------------

예. DOS확장 파티션은 FreeBSD에서 다른 ``조각''의 끝으로 지정되어
있습니다. 예를 들면, D:드라이브는 /dev/sd0s5가 될 것이고,
E:드라이브는 /dev/sd0s6과 같습니다. 이 예제는 물론 여러분의 확장
파티션이 SCSI드라이브 0에 있다는 것을 가정하고
있습니다. IDE드라이브라면 ``sd''를 ``wd''로 바꾸어 주세요. 여러분은
다른 DOS드라이브를 마운트하는 것과 같이 확장 파티션을 마운트할 수
있습니다. 예를 들면:

mount -t msdos /dev/sd0s5 /dos_d


2.4     FreeBSD에서 DOS파일을 실행할 수 있나요?
---	---------------------------------------

아직은 안 됩니다. 우리는 이것에 대한 지원을 언젠가 하고 싶지만, 아직
그 일을 실제로 할 사람이 모자랍니다. BSDI의 doscmd 유틸리티에 대한
작업은 FreeBSD-current(3.0)에서 실현되기 직전에 있으며 이 일에 관심이
있다면 freebsd-hackers@FreeBSD.org에 메일을 보내 주시기 바랍니다!

그러나, ports콜렉션에 DOS의 텍스트 모드 프로그램들을 실행하기 위해서
8088과 충분한 BIOS서비스를 에뮬레이션하는 "pcemu"라는 좋은 프로그램이
있습니다. 이 프로그램이 동작하려면 X윈도우 시스템이 필요합니다.


---- 설치 가이드 끝 ---