시스템 이용법
=============

[ 다음쪽을 보시려면 PageDown를 누르세요. ]

다음의 키들은 설치중 대부분의 대화상자에서 이용이 가능합니다.

키                         역할
--                         ----
SPACE                      현재 항목의 선택/선택해제
ENTER                      메뉴/항목 작업 완료
위쪽 화살표                이전 항목으로 이동(글 표시 상자에서는 위로)
아래쪽 화살표              다음 항목으로 이동(글 표시 상자에서는 아래로)
TAB                        다음 항목/그룹으로 이동
오른쪽 화살표              다음 항목/그룹으로 이동(TAB과 동일)
SHIFT-TAB                  이전 항목/그룹으로 이동
왼쪽 화살표                이전 항목/그룹으로 이동(SHIFT-TAB과 동일)
PAGE UP                    글 표시 상자에서 한 화면 전으로(scroll up)
PAGE DOWN                  글 표시 상자에서 한 화면 다음으로(scroll down)
F1                         도움말 표시

메뉴의 구석에 "^(-)" 또는 "v(+)" 심볼이 표시될때는 현재 화면의 위 또는
아래에 다른 항목이 또 있음을 의미합니다. 글 표시 상자에서 처음부터
현재까지의 표시량이 화면의 오른쪽 구석에 표시됩니다. 아랫방향/윗
방향키를 이용하면 줄단위로 이동이 됩니다. 아래쪽/위쪽키를 이용하면
화면 단위로 이동이 됩니다.

메뉴에서 "확인(OK)"를 선택하면 동작을 승인하게됩니다. "취소(CANCEL)"를
선택하면 동작을 취소하게 되며 대개는 이전 메뉴로
돌아갑니다. "체크박스(checkbox)" 메뉴를 선택하려면 SPACE를 사용해야 
하는 것에 주의하세요. ENTER가 아닙니다! ENTER를 누르면 아래에 선택된
단추에서 OK나 Cancel의 선택했는지의 상태에 따라 메뉴를 빠져나가며,
아직 옵션을 선택하고 있다면 원했던 동작이 아닐 것입니다. 스페이즈 바를
기억하세요!

대부분의 화면에서 도움말키(F1)가 있으니 사용하시기 바랍니다. 이는
설치중 각 단계 에서 유용한 정보를 제공하며, 만약 설치중 주어진
단계에서의 동작을 잘 모르신다면 도움말키(F1)를 이용하십시오.


특장점:
=======

메뉴 항목의 첫글자를 입력함으로써도 항목 선택이 가능합니다. 일반적으로
숫자가 해당됩니다.

콘솔 드라이버는 이미 지나간 화면의 내용을 위해 스크롤-백 버퍼를
가지고 있습니다. 지나간 화면을 다시 보기 위해서는 키보드의 스크롤
잠금 키(ScrollLock)을 누르신 후 아래쪽/위쪽(PageDown/PageUp)키를
사용하십시오. 스크롤-백모드를 해제하려면 스크롤 잠금(SrollLock)키를
다시 누르십시오. 이 특징은 메뉴를 사용하지 않고 출력을 화면상단부터
스크롤 시키는 서브 쉘 또는 "마법사 모드(Wizard mode)"는 물론 부트
메시지를 읽는데 매우 유용합니다(한번 해 보세요!). 

또한 FreeBSD는 여러개의 "가상 콘솔"을 지원하여 여러가지 활성 세션을
한번에 가질 수 있도록 할 수 있습니다. 화면 사이를 전환하려면
ALT-F<번호>를 사용하세요. `F<번호>'는 보고 싶은 화면에 대응하는 기능
키입니다. 기본적으로 시스템에는 가상 콘솔이 세개 있습니다 - /etc/ttys
파일을 편집하여 관련 vty 항목의 "off" 필드를 "on" 으로 바꾸어 더 많이
만들 수 있습니다(12개까지).