여러분은 아래의 매체 중 하나에서 FreeBSD를 설치할 수 있습니다:

   CDROM    다음의 CDROM 드라이브 중 하나가 필요합니다:
            Sony CDU 31/33A
            Matushita/Panasonic "Sound Blaster" CDROM.
            Mitsumi FX-001{A-D} (구형의 비 IDE 방식 드라이브)
            IDE CDROM
            SCSI - 지원되는 콘트롤러(하드웨어 가이드를 참조하세요)에 
            부착된 표준형 장치는 모두 가능합니다.


   DOS      DOS의 기본 파티션에 FreeBSD의 설치에 필요한 배포본 파일을
            복사한 뒤 설치할 수 있습니다(예> C:\FREEBSD\).


   FS       FreeBSD 파일 시스템이 설치된 디스크나 파티션에 배포본
            파일을 복사한 뒤 직접 설치할 수 있습니다.
   
    
   플로피   DOS 또는 UFS 방식으로 포맷되어 있는 하나 이상의 플로피에
            배포본 파일을 복사한 뒤 설치할 수 있습니다. 이 플로피에는
            적절한 배포본의 일부를 담고 있다고 가정합니다 - 플로피
            배포본 매체를 만드는 데 대한 정보를 더 알려면 ABOUT.TXT를
            보세요.
            

   FTP      익명 FTP 서버(목록이 제공됩니다)를 이용해 설치할 수
            있습니다. FTP의 연결에는 "능동(Active)" 모드와
            "수동(Passive)" 모드 두가지가 있습니다.  
            
            능동 모드는 파일 전송의 표준적인 방법이며 수동 모드는
            여러분이 방화벽이나 능동 모드의 FTP를 차단하는 장치 안에
            있을 때 사용됩니다. 만약 여러분이 FTP 메뉴에서 리스트에
            수록된 서버가 아닌 "다른 서버"를 선택하였다면
            서버의 모든 경로는 로그인하고 있는 사용자의 디렉토리와
            관련이 있는 "상대적인" 경로임을 명심하십시오. 기본적으로
            사용자의 로그인 이름은 "ftp"(익명 ftp)이며 옵션 화면에서
            바꿀 수 있습니다. 


   NFS      설치에 필요한 배포본 파일을 NFS를 이용해 전송받을 수
            있습니다. (주의: NFS 서버의 권한이 이 일을 허가하는지
            확인하십시오!) 만약 설치가 제대로 되지 않으면 NFS 서버의
            몇몇 특별 옵션 중 일부를 조정할 필요가 있습니다. 자세한
            내용은 옵션 화면에 나와 있습니다. 

             
   Tape     테이프에 저장된 배포파일을 임시 디렉토리에 풀고 그
            디렉토리에서 설치할 수 있습니다. 테이프의 블럭 크기가 20이
            아닌 경우 옵션 화면에서 변경할 수 있습니다. 

