3가지 종류의 통신 연결을 사용해서 네트웍 설치를 할 수 있습니다:

        직렬 포트:      SLIP / PPP
        병렬 포트:      PLIP (laplink 케이블)
        이더넷:         표준 이더넷 콘트롤러(일부 PCMCIA
                        네트워킹 카드를 포함).

SLIP지원은 좀 원시적이고, 랩탑 컴퓨터나 다른 PC사이에서 돌아가는 직렬
케이블과 같이 직접 연결된 링크에만 한정됩니다. 링크는 SLIP설치가 현재
전화 걸기 기능을 제공하지 않기 때문에(이 기능은 가능한 경우 SLIP보다
먼저 쓰여야 할 PPP유틸리티가 제공합니다) 반드시 선으로 연결되어 있어야
합니다. SLIP옵션을 선택하였으면, 직렬 선에서 동작하기 이전에
slattach명령을 편집할 옵션을 지정합니다. 이 때 slattach(또는 이와
동등한 기능의 명령)을 다른 쪽 링크 끝에서 실행하여 선을 동작시켜야
합니다. FreeBSD는 그러고 나서 자신을 최고 115.2K/보오드(직접 연결된
케이블의 권장 속도)의 속도로 자신을 설치합니다.

모뎀을 사용하고 있다면 PPP가 거의 유일한 선택입니다.
설치 과정 이전에 서비스 제공자의 정보를 잘 알아야 할 필요가 있기
때문에 그 정보를 갖고 있는지 확인하기 바랍니다. 적어도 서비스 제공자의
IP주소와 가능하다면 여러분의 주소(ISP가 동적 IP주소 할당을 지원한다면
ISP가 주소를 정하기 위해 빈칸으로 남겨두기 바랍니다)를 알아야 합니다.
또한 PPP전화 걸기 프로그램이 아주 간단한 터미널 에뮬레이터만 제공하고,
"모뎀 기능 데이터베이스"를 갖고 있지 않기 때문에 ISP에 여러분이 가진
종류의 모뎀으로 전화를 걸기 위한 여러가지 "AT명령어"를 알아야 합니다.

다른 FreeBSD기계(2.0릴리즈 이상)와 직접 연결할 수 있다면,
"laplink"병렬 포트 케이블을 사용하여 설치하는 것을 생각해 볼 수도
있습니다. 병렬포트의 데이터 전송률은 직렬 선에서 가능한 것보다 아주
높아서 초당 50KB 이상은 드문 일이 아닙니다.

마지막으로, 가장 빠른 네트웍 설치를 위해 이더넷 아답터는 항상 좋은
선택입니다! FreeBSD는 대부분의 공통 PC 이더넷 카드를 지원하며,
지원하는 카드의 표(그리고 필요한 셋팅)은 FreeBSD 하드웨어 가이드의
일부로 제공합니다(부트 플로피의 문서 메뉴나 CDROM의 최상위 디렉토리를
보세요). 여러분이 지원하는 PCMCIA이더넷 카드를 사용한다면, 랩탑의
전원을 켜기 전에 카드를 설치했는지 확인하세요! FreeBSD는 아직
PCMCIA카드의 "아무때나 넣기(hot insertion)"기능은 지원하지 않습니다.

그리고, 여러분의 PC의 네트웍에서의 IP주소와 주소 클래스를 위한
넷마스크 값, 그리고 PC의 이름을 알아야 합니다. IP주소 대신 다른
호스트를 이름으로 다룬다면, 접속에 사용하기 위해 네임 서버와 경우에
따라서 게이트웨이의 이름도 알아야 합니다(PPP를 사용한다면, 이것은
서비스 제공자의 IP주소입니다). 위 질문에 대한 대부분 또는 전부의 답을
알지 못한다면, 이런 방식의 설치를 하기 전에 먼저 시스템 관리자와
이야기를 해야 합니다.

바쁜 네트웍에서 IP주소를 잘못 선택하면 여러분의
시스템 관리자와 사이좋게 지내지 못하게 될 수도 있습니다! :-)
