이 화면은 주 조각(``FDISK'' 또는 PC 스타일 파티션)편집기 입니다.

가능한 명령들은 아래에 표시되어 있으며 마스터 부트 레코드(MBR)의
내용은 위에 나타납니다. 화살표 키로 위아래로 움직일 수 있으며
그 형태가 "unused"이라 표시된 파티션 위에 선택 바가 있을 때는 새
조각을 만들(C) 수 있습니다. 

적어도 "FreeBSD"라고 표시된 한 조각을 만들고 이 화면을 빠져나가시기
바랍니다. 리눅스와는 달리 스왑이나 파일 시스템과 같은 다른 것들을
만들기 위해 여러개의 FreeBSD FDISK 파티션 항목을 만들 필요는
없다는 점에 주의하시기 바랍니다. 보통은 드라이브당 하나의
FreeBSD 조각(FDISK 파티션)을 만들고 이 조각을 레이블 편집기에서
스왑이나 파일 시스템으로 나눕니다.

설치 메뉴에서 실행(C)이나 쓰기(W) 옵션을 선택하지 않는 이상 실제로
디스크에 변화는 일어나지 않습니다! 여기와 레이블 편집기에서는 결국
디스크 레이블의 복사본으로 작업하고 있는 것입니다.

만일 전체 디스크를 FreeBSD로 쓰고 싶다면 `A'를 입력하세요. 이제 다른
운영체제와 디스크의 호환성을(필요하다면) 유지하고 싶은지에 대한 질문을
받습니다. 예) FDISK테이블 정보는 반드시 맞게 유지되어야 합니다. 만약
기본값인 ``예''를 선택한다면 파티션 조각들은 가상의 실린더 경계에
따라 정렬되며 [미래에] 가능할 부트 매니저를 위한 빈 공간이
FreeBSD파티션 앞에 예약될 것입니다.

전체를 모두 할당한 디스크의 경우 호환성 질문에 `아니오'라 대답할 수
있습니다. 이 경우 모든 BIOS 하드디스크 지리정보는 효과가 없고 나중에
보게 될 ``찾아낸 하드디스크 지리 정보는 잘못되었습니다''란 경고
메시지를 무시해도 좋습니다. 이 경우 조각을 부트 가능하게
하거나 MBR부트 관리자를 설치하는 것은 둘 다 관련 없게 되므로 설정할
필요는 없습니다.

FreeBSD파티션 조각은 디스크의 절대 섹터 0에서 시작할
것이며(FreeBSD의 디스크 레이블을 마스터 부트 레코드와 같게 하도록)
디스크 매체의 가장 마지막 섹터에서 끝납니다. 말할 필요도 없이 그런
디스크에는 어떤 부트 관리자나 `디스크 관리자' 내지 BIOS와 교류하는 어떤
것도 있어서는 안됩니다. 그러므로 이 옵션은 SCSI디스크와 대부분의
IDE디스크에서만 안전하다고 생각되며, 기본적으로 전형적인 `홈 PC'가
아니라 FreeBSD서버나 워크스테이션으로 사용하는 사람들을 위한
것입니다.

플래그 필드는 다음 범레에 따릅니다:

        '='  -- 이 조각은 적절히 정렬되었습니다
        '>'  -- 이 조각은 1024실린더이전에 끝나지 않습니다
        'R'  -- 이 조각에는 루트(/)파일시스템이 있습니다
        'B'  -- 이 조각은 BAD144 디스크 불량 검색을 할 것입니다
        'C'  -- 이 조각은 FreeBSD 2.0호환입니다(기본)
        'A'  -- 이 조각은 부팅 가능합니다

Bad144처리를 위해 어떤 조각을 선택하면 새 파일시스템이 만들어지기 전에
불량 블럭을 검색해 볼 것입니다.

만일 어떤 조각도 부트가능이라고 표시되지 않았으면 부트 관리자를
설치하거나(설치과정에서 나중에 나올 옵션) 이 화면에서 나가기 전에
하나를 부트가능으로 설정해야 합니다.

조각 편집기에서 나가려면 `Q'를 입력하세요.
