이 화면에서는 여러분의 일반적인 네트웍 파라미터들과(호스트 이름,
도메인 이름, DNS서버 등등)과 선택한 인터페이스(이 화면 전 메뉴에서
선택한)에 대한 설정을 할 수 있습니다.

PLIP/SLIP사용자들은 이 문서를 끝까지 읽어 주세요!

필드간에는 TAB, BACK-TAB과 ENTER키로 이동할 수 있습니다. 필드를
고치기 위해서 DELETE와 BACKSPACE를 사용하세요. 행의 처음으로 가기 위해
^A(콘트롤-A)와 행의 끝으로 가기 위해 ^E(콘트롤-E), 한 글자 앞으로 가기
위해 ^F(콘트롤-F), 한 글자 뒤로 가기 위해 ^B(콘트롤-B), 커서 아래 있는
글자를 지우기 위해 ^D(콘트롤-D), 그리고 행의 끝까지 지우기 위해
^K(콘트롤-K)를 사용하세요. 기본적으로, 이들은 표준 EMACS 편집
방법입니다.

"ifconfig의 기타 옵션"필드는 특별한 것입니다(말하자면 해크 :-):

SLIP이나 PLIP을 사용한다면, 링크의 반대편 끝을 지정하기 위해 이를
사용할 필요가 있습니다(간단히 상대편 IP address를 넣으세요).
FreeBSD호스트가 아니라 Linux 호스트를 피어로 PLIP을 사용하고 있다면,
외부 주소 뒤에 "-link0" 플래그도 추가해야 합니다.


여러가지 매체 커넥터를 가진 이더넷 아답터(AUI, 10BT, 10B2 등등)을
다루고 있다면 이 필드를 사용해서 어느 것인지를 지정할 수
있습니다. 다음 문자열을 인식합니다:

        "media 10base5/AUI" - AUI 포트를 선택합니다.
        "media 10baseT/UTP" - UTP 포트를 선택합니다.
        "media 10base2/BNC" - BNC 커넥터를 선택합니다.
        "media 100baseTX"   - 100/10 듀얼 아답터의 100BaseT를 선택합니다.

이 형식에 맞게 입력하였으면 OK를 선택하세요.
