이 화면을 통해서 시스템에 사용자와 그룹을 추가할 수 있습니다.

필드 사이를 이동하려면 TAB, BACK-TAB, 그리고 ENTER키를 이용하면
됩니다. 필드 편집에는 DELETE나 BACKSPACE를 사용합니다. ^A(콘트롤-A)
키를 이용하면 행의 맨 앞으로 이동할 수 있고, ^E키는 행의 맨 뒤로
이동하게 됩니다. ^F는 한 글자 앞으로, ^B는 한글자 뒤로 이동하는데
사용합니다. ^D는 커서가 있는 위치의 글자를 삭제하고, ^K는 행의 맨끝을
삭제합니다. 기본적으로 표준 EMACS 이동키를 사용할 수 있습니다. 

양식에 맞게 입력을 마쳤으면, 확인을 선택하세요.

빈칸을 그대로 놔두면 기본값을 사용하게 됩니다. 처음으로 새 그룹이나
사용자의 이름을 입력하면 시스템은 나머지 필드에 자동적으로 적당한
값을 입력합니다. 물론 여러분들은 자유롭게 필드의 내용을 바꿀 수 있습니다.


사용자 그룹
===========

여러분의 사용자를 위해 새로운 그룹을 만드는 것이 좋습니다. 그룹의
이름은 "users" 나 "other" 같은 것을 사용해도 좋고, 여러분이 자유롭게
정해도 됩니다. 그룹 이름은 같은 그룹에 속한  사용자들이 파일에 접근할
수 있는 권한을 설정하는데 사용합니다. 몇가지 그룹을 이미 시스템
파일에서 사용하고 있습니다.

숫자로 되어 있는 사용자나 그룹 ID들은 일반적인 경우 전혀 신경 쓸
필요가 없습니다. 입력하지 않고 빈칸으로 두면 시스템이 자동으로
적절한 값을 선택해 줍니다. 그러나 실제로 시스템이 사용자와 그룹을
구별하는데 사용하는 것은 바로 이 숫자들(사람이 알아볼 수 있는 이름이
아닌)입니다 -- 따라서 이 숫자들은 절대로 중복되어서는 안되며 모든
그룹과 사용자마다 다른 값을 가져야 합니다.

(새 그룹에 대한 기본 멤버쉽 리스트(initial membership list)는 아직까지
구현되지 않았습니다)


사용자
======

사용자가 시스템에 로그인할 때마다 입력해야 하는 사용자의 로그인 ID는
알파벳과 숫자로만 이루어져야 하며 최대 15자까지 사용할 수 있습니다.
사용자 이름의 첫머리를 따서 만드는 것이 대부분이며 보통은 소문자만
사용합니다. 또한 이것은 이 사용자가 사용할 전자우편 계정으로도
사용합니다(물론 설치후에 별명(alias name)을 사용하여 다른 이름을 메일
계정으로 사용할 수도 있습니다).

사용자의 로그인 그룹은 사용자가 시스템에 로그인했을 때 최초로 어떤
그룹의 접근 권한을 갖게 되느냐를 결정합니다. 추가로 보조 그룹을 더
입력했을 경우에는 따로 비밀번호를 입력하지 않고도 로그인 그룹, 보조
그룹 모두의 접근 권한을 갖게 됩니다. 뒤에 설명할 "wheel" 그룹을
제외하고는 보조 그룹 목록에 로그인 그룹을 다시 넣어서는 안됩니다. 

사용자의 암호도 여기서 설정할 수 있습니다. 암호는 아주 신중하게
선택하여야 하는데, 6자 이상, 숫자와 특수 부호를 섞어서, 사전에 있는
단어나 사용자 이름을 피해서 만드는 것이 좋습니다.

몇가지 시스템 그룹은 특별한 의미가 있습니다. 그중에서도 "wheel"
그룹에 속한 사용자들은 수퍼유저(관리자)로 권한을 바꾸는데 사용하는
su(1) 명령을 실행할 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 따라서 어떤 사용자에게
시스템 관리 역할을 맡기려면, 그 사용자를 wheel그룹에 반드시 넣어야
합니다. (물론 "그 사용자"는 대부분의 경우 지금 시스템을 설치하고 있는
여러분이 되겠죠. :)

또한, "operator" 그룹의 사용자들은 기본적으로 수퍼유저가 되지 않고도
시스템 백업, 시스템 셧다운(shut down) 등 시스템 관리 작업의 일부에
대한 권한을 갖게 됩니다 -- 따라서, operator에 사용자를 추가하는 것은
신중하게 생각하여야 합니다.

``전체 이름'' 필드는 주석 정도의 역할만 합니다. 이것은 주로 메일을
보낼 때 앞부분에 사용자의 이름으로 사용하므로, 사용자 이름 전체를
입력하는 것이 좋습니다. 관례적으로 이름 뒤에는 사무실, 직장 전화번호,
집 전화번호를 차례대로 입력하여 사용합니다. 각 부분은 쉼표(,)를
사용하여 구분하면 됩니다. 

홈 디렉토리는 사용자가 처음 로그인 할 때 들어가는 디렉토리로
사용자가 사용하는 각종 셋업 파일(``dot file'',  `.'으로 파일 이름이
시작되며, ls(1) 명령에서는 기본적으로 출력되지 않음)과 개인 파일을
저장하게 됩니다. 이 디렉토리는 보통 /usr/home이나 /home 디렉토리
아래에 만듭니다. 마지막으로, 로그인 쉘은 사용자가 쓸 명령 해석기
(command interpreter)입니다. 기본 쉘은 /bin/sh이며, 일부 사용자들은 더
전통적인 /bin/csh을 사용하기도 합니다. 이 외에 더 사용자에게 친근하고
편한 쉘들을 port와 패키지 콜렉션에서 찾을 수 있습니다. 
